Radovan Babic

PRIRODZENÁ BIOLIEČBA PYRAMÍDAMI

Univerzálne riešenie pre liečbu všetkých chorôb vrátane rakoviny

Ukážka z elektronickej knihy

formát EPUB

Copyright © Radovan Babic

ISBN 978-80-971585-8-3

ĽUDSKÉ TELO

- Ľudské telo chápeme ako elektrický obvod 6.0

- V tele prebiehajú rôzne elektrochemické a biochemické procesy 10.4

- Ľudské orgány a koža pracujú na princípe rezonančných obvodov, kt. pozostávajú zo základných elektrotechnických súčiastok - kondenzátor, cievka, odpor 6.0

- Energetické toky v tele chápeme ako hlavné uzly elektrického obvodu, z ktorých elektrické impulzy prúdia do jednotlivých orgánov

Odpor (Impedancia) kože ľudského tela - rádove KiloOhmy 6.0

Z1 - vnútorná impedancia

Zp1, Zp2 - impedancia kože

Zt - Celková impedancia ľudského organizmu 17.3, 17.7, 19.1, 19.2

ELEKTROMAGNETICKÉ ENERGETICKÉ TOKY V ĽUDSKOM TELE

- Jednotlivé energetické toky priraďujeme ku orgánom, špecifickým farbám a Solfegiovým frekvenciám 6.2, 11.1, 19.1 - 19.3

- K týmto energetickým tokom prislúchajú choroby fyzického ale aj psychického pôvodu 15.1

- energetické toky predstavujú 7 elementov

- Energetické toky v tele taktiež nazývané aj čakry 19.1-19.3 chápeme ako uzly elektrického obvodu, cez ktoré prúdia jemné elektromagnetické impulzy a signály

- Hodnoty týchto energetických uzlov vieme zmerať, určiť nerovnováhu a následne harmonizovať 11.1 – 11.3, 17.1 – 17.8

AURA / BIOENERGIA ČLOVEKA - VÍRIVÝ MAGNETIZMUS

- Bioenergia je neviditeľné vysokofrekvenčné pole, ktoré obklopuje všetky živé organizmy – človeka, rastliny a živočíchy 20.1

- Všetky živé organizmy sú v rezonancii so zemským dynamickým magnetickým poľom - napr. solárna aktivita

- Toto vysokofrekvenčné pole má pravotočivo rotujúci charakter 20.1

- Aura je voľným okom neviditeľná 20.1, 20.2, je však možné odfotiť ju kirlianovou metódou – špeciálnou vysokonapäťovou technikou 8.1 - 8.5

- Nemá konštantný rozmer, ale neustále sa mení jej farba či rozmer pri rôznych situáciách – napr. zmena teploty okolia, stresové situácie, napätie, choroba 20.1, 20.2

Stupnica hodnoty aury u človeka v cm okolo tela:

30 cm a viac – optimálna hodnota, človek je zdravý

2 - 15cm – Rakovina/karcinóm sa rozširuje po tele

0 – 2 cm – Rakovina v pokročilom štádiu

Hodnota aury sa dá jednoducho bezbolestne zmerať merania je vhodné opakovať a zaznamenávať a takt sledovať aj vývoj choroby a liečby 17.2, 17.3, 17.7

KONZULTÁCIA PRED LIEČBOU

- Individuálny prístup, ústretovosť voči pacientom 14.1, 14.5

- Pochopenie psychologických aspektov v liečbe 15.1, 15.2

- Dôležitosť pravidelných konzultácií, a tým podpora systematickosti liečby

- Identifikácia, zredukovanie a odstránenie stresových a iných negatívnych faktorov 15.1

- Dôležitosť osobného prístupu a dôvera pacienta k liečbe 18.1, 18.2

- Potrebná systematickosť a dôslednosť v celom procese liečby

PREMERIAVANIE POMOCOU BIOINDIKÁTORA NA ZAČIATKU ALE AJ POČAS CELÉHO PRIEBEHU LIEČBY

- Niekoľkominútové bezbolestné premeranie aury a orgánov 17.3, 17.7, 19.1, 19.2

- Žiadne lekárske prístroje, odber krvi či iné zásahy do ľudského organizmu 17.3, 17.7, 19.1, 19.2

- Prvotné premeranie rýchlo a šetrne voči pacientovi pomocou bioindikátora 17.7

- Dôležitosť zaznamenávania nameraných číselnych údajov od začiatku a počas celého priebehu liečby 12.1

- Vyhodnocovanie, porovnávanie údajov a výsledkov počas celého procesu liečby

Bezbolestné meranie aury pomocou bioindikátora

Koniec ukážky

ISBN 978-80-971585-8-3

Vytvorenie elektronickej verzie Dibuk, s. r. o., 2014

Vytvorené prostredníctvom Publico.sk

Table of Contents

Titulná strana

ĽUDSKÉ TELO

ELEKTROMAGNETICKÉ ENERGETICKÉ TOKY V ĽUDSKOM TELE

AURA / BIOENERGIA ČLOVEKA - VÍRIVÝ MAGNETIZMUS

KONZULTÁCIA PRED LIEČBOU

PREMERIAVANIE POMOCOU BIOINDIKÁTORA NA ZAČIATKU ALE AJ POČAS CELÉHO PRIEBEHU LIEČBY

Tiráž